emetteur/recepteur embrayage

Christian,

Mon récepteur perdait une goute de temps en temps.
J'ai démonté, nettoyé, passé un coup de papier de verre fin dans l'alésage et remonté avec des coupelles neuves (quelques euro). Depuis, environ 3000 km et plus la moindre goute.

Pierre
Statistiques: Posté par Pierre NOEL — 11 juin 2007, 11:38