FILET ANTI - REMOUS

http://www.mgpassion.info/mgpassion/rep ... stop/1.php

petite review

Merci pour cette documentation tres bien réalisée.
Moi qui envisage de me "bricoler" le windstop moi même, ça me donne une meilleure façon d'apréhender le problème.
Si je le fait ce sera en verre vu que j'ai des facilités pour le faire réaliser aux dimensions voulues.
Statistiques: Posté par jurassic — 15 mars 2006, 18:46