FILET ANTI - REMOUS

j'ai celui d'origine MGR (1700frs) et il a fallu percer 2 trous dans la T barre pour le fixer dans les emplacements prevu à cet effet (caché en dessous)
Statistiques: Posté par mickasun — 14 mars 2006, 11:55