FILET ANTI - REMOUS

J'en ai installé un, il y a plus d'un an, sur ma B, il est en plexiglas et acquit dans le réseau Moss.

C'est incroyable d'efficacité mais son gros défaut et qu'il se raye beaucoup trop facilement : vérifiez, avant l'achat, que c'est bien du VERRE.

Protection anti-remous sur une B par l'image :

Album MG
Statistiques: Posté par Nordiste — 14 mars 2006, 13:20