FILET ANTI - REMOUS

J'arrive pas a trouver l'info?
est ce que quelqu'un sait ci celui la est en verre ou plexi ?

Et je comprend 130£ . c'est bien ca? ca fait 204 euros c'est ca?
Statistiques: Posté par Marc — 16 mars 2006, 16:36