Re: Type de pont "Banjo" ou "Axle" ??

Cela voudrait donc dire que mon pont n'est pas le pont d'origine car ma MGB a un numéro de série postérieur et elle a été mise en service en novembre 1967.

Cdt

cédric
Statistiques: Posté par LACROIX — 05 juin 2009, 07:41