Type de pont "Banjo" ou "Axle" ??

Bonjour à tous,

je possède une MGB de 1967 MKI dont le numéro de série est GHN3 133485. Ma question est la suivante. Dans le catalogue MOSS il est indiqué que toutes les MGB après le numéro de série GNH3 132922 sont équipé d'un pont tube axle est non plus d'un pont banjo. Sauf que dans mon cas, ma MGB est bien équipé d'un pont Banjo !!!!

Serait il possible que le pont d'origine est été remplacé par un pont banjo et si oui est ce que cela a une incidence sur la fixation des lames de ressorts.

Merci d'avance pour vos réponses

Cédric
Statistiques: Posté par Invité — 04 juin 2009, 14:21