Allume cigare 12 volt toujours actif vous aussi ?

Si il y a rien dessus je vois pas pourquoi il consommerait ?

Depuis que j'ai la mg il à toujours été actif ! si je branche un truc dessus il tourne !
Statistiques: Posté par bugman23 — 01 avr. 2009, 20:37