Allume cigare 12 volt toujours actif vous aussi ?

Sur ma TF BKN4 il est toujours actif ! et cela depuis que j'ai la voiture !

Donc je me pose des questions si les autres TFistes ont pareil ???

Voici le cablage électrique d'une TF :

Statistiques: Posté par bugman23 — 01 avr. 2009, 20:43