Allume cigare 12 volt toujours actif vous aussi ?

Ah non, pas normal !

l'allume cigar est alimenté via un relais dans la boite à fusibles. Ce dernier est -en principe- commandé par l'alimentation du tableau de bord.
Statistiques: Posté par MaximeR — 01 avr. 2009, 20:20