Allume cigare 12 volt toujours actif vous aussi ?

Nannnnnn !

même schéma pour cette partie là.

La raison est toute simple : sais-tu combien consomme un allume-cigars ?

moi chsais pô exactement, mais il est tout seul sur un fusible de 10A (avec 4 voyants de 0,7W, c'est à dire peanuts ).
Statistiques: Posté par MaximeR — 01 avr. 2009, 20:34