Allume cigare 12 volt toujours actif vous aussi ?

je confirme: 1) sur ma Vintage Racing c'est alimenté en permanence 2) les F c'est vraiment du vieux matos... (sauf celle de mon pote Fred qui ce soir doit avoir une papate dans le platre )

m'en fout j'ai la meme gniak gniak(courage fred)
Statistiques: Posté par Invité — 02 avr. 2009, 19:48